Mezoterapija brez igel Skeyndor

VIRTUALNA MEZOTERAPIJA

Skeyndor virtualna neinvazivna mezoterapija je revolucionarna metoda pomlajevanja obraza in telesa, s katero se v srednji del kože (dermis) vnaša visoko koncentrirane aktivne sestavine, in to brez uporabe igel, temveč s pomočjo elektrosond. Uporablja se za zmanjševanje gub, posvetlitev pigmentnih madežev, učvrstitev tonusa kože tako na obrazu kot na telesu, zmanjšanje videza strij in celulita ter upočasnitev staranja kože. Odslej na voljo tudi v Sloveniji v dermatoloških in estetskih ordinacijah ter kozmetičnih salonih pod sloganom: Lepota brez bolečin!